516

522

528

528
528

                                                                                      534

534

                                                                                     540

                                                                                                MON 220808/0600F000  PMSL(hPa), ESPESSURA 1000-500hPa

                                                                                            546

                                                                                                 552

                                                                                                      558

                                                                                       564

564

984
984

988

      988
992

            992

996

                   996

1000

                          1000

1004

                                1004

1008

                                       1008

1012

                                                      1012

                                                                                   1016

1016

1016

1016

                                                                                                       1016

                                                                               1020 1020

                                                                                                          1020

1024

                1024

                                                                                            1028

1028

                                                           1028

                                                                                    1032

1032

1036

-60

-50

-40

-30

-80 -70 -60 -50 -40

+3 15 17 0 17

16 148 0 15

16 -2 15

14 -3 14

17 154 0 16

14 190 -1 13

13 163 +8 9

8 163 3

8 198 5

3 262 +5 3 9 293 5 5 260 5 6 266 6

7 271 7 7 277 7 2 279 2 1 280 +10 1 0 295 0

2 280 0

1 237 -16 -1

14 134 +4 11

15 157 +13 14 15 151 +3 14 13 153 +2 9 14 177 +2 12 13 170 +10 13

6 246 +8 5 4 242 +1 4 3 252 -6 2 9 258 -5 8

+20 9 14 +5 7

11 210 +3 10 11 214 +12 10

13 191 -8 11 14 173 +1 13

8 247 +7 4

6 249 +12 6 10 224 +5 5 10 205 -5 8

12 209 +5 10 12 203+20 11 5 287 +8 3 5 255 +10 5

8 238 +8 7 9 2260 8 10 224 +15 8 4 280 +8 1 4 267 +12 4 6 255+1 6

8 235 +1 6 8 234 0 6 8 244 +5 5

-4 +1 -5

2 297 +1 1 8 266 +4 5

8 244 +3 4 4 263+15 3 11 258 +3 6

6 287 +12 5 2 298 +8 2 6 287 +1 4 7 295 +4 5 4 304 +1 3 4 308 +7 3

0 +4 -1 -1 +7 -4 2 310 +9 1

5 315 -8 4

3 302 -7 2

-3 257 -12 -4

2 298 -13 0

3 255 -16 -1

-1 276 -12 -2 2 241 -11 -4

0 118 -6 -1

0 125 +36 -1

220808/0600 SKYC TMPC WSYM SMSL PTND DWPC BRBK