528

534

                                     534

                                                                                    540

                                                                                             SUN 220807/1800F000  PMSL(hPa), ESPESSURA 1000-500hPa

                                                                                                       546

                                                                                                             552

                                                                                                    558

                                                                                              564

                                                                                                570

  576

                                                                                                                        576

                                                                               1008

                                                                                                       1008

1008

                                                                                                   1008

                                                                                                                    1008

                                                                  1008

1012

                                                                                      1012

                           1012 1012

                                                  1012 1012

                                           1012

                                                                              1016

                                            1016

                                                                     1020

1020

                                                 1024

                                                                                1028

-30

-20

-10

-70 -60 -50 -40

35 092 21 23 20 16 22 29 123 22 34 085 17

33 120 18 37 091 22 27 134 21 32 24 33 093 20 37 092 16

27 137 20

31 110 23 27 145 21

14 -20 13

37 074 12

25 156 +12 21

27 146 22

25 139 25

27 -25 19

24 147 22 31 19 26 163 19 35 093 12 25 148 22 34 189 10 35 17 32 077 10 23 21 27 21 36 12 36 091 15 31 151 5 35 094 13 34 091 8 30 5 32 096 9 32 128

1231 096 14 29 21 33 071 6 29 12 28 155 25 30 4

33 100 7 27 092

21 30 9 32 4 29 090 16

30 120 16 28 135 25 28 -19 14

24 120 -16 15

29 7 26 128 -17 13 28 130 -27 21

24 -17 15 30 092 9 24 117 -10 18 22 -3 16 21 -16 15

23 -26 15 26 121 -17 22 22 -15 16 18 -24 15

16 124 -14 16 15 117 -6 14

16 154 -28 15

17 153 -26 16

17 170 -20 14

17 -29 16

16 170 -9 11 15 164 -5 13 14 090 -15 12 17 158 -18 13 16 175 -20 14 15 176 -11 11

13 226 -4 8

31 143 23 15 12 126 32 098 21 22 6 17 132 14 30 104 23 22 13

16 142

12 29 092 23 23 2 17 2 19 140 13 21 135

10 13 -6 18 -9

16 149 10

29 105 -29 24 29 117 -24 23

32 099 -18 22 28 095

24 28 101-26 23 26 110 -15 21 12 +21 -10 20 -27 -1 13 -8 21 121 -22 21

25 091 -31 9 26 -43 -2

16 153 -26 9

19 -18 -16 14 162 -15 10

15 179 -16 10

15 207 -13 10

11 221 -10 4 11 267 4 13 231 -9 8 13 215 -16 6

11 224 -2 9

10 215 8 7 229 0 7

28 113 -21 17

27 097 -32 11 21 109 -7 16 22 119 -22 19 19 114 -23 15 18 118 -14 17 21 104 -35 12

17 109 -14 16 16 121 -14 16

19 106 -25 19 19 120 -16 14 18 130 -14 15 15 141 -7 12 16 144 -10 15

16 170 -5 11 14 180 -13 11 13 190 -15 10 14 201 -18 11 17 208 -14 8 16 211 -18 715 224 -15 6 11 233 -12 8 13 232 -14 6 10 236 +14 5 11 231 -17 7

13 -29 -8 25 085 -44 11 21 -40 8 27 9 21 129 -28 11

15 149 -25 9 16 158 -32 8

16 168 -23 11 20 144 -25 13

16 140 -19 15 -21 15

10 160 -15 4

16 143 -33 4 14 183 -21 5 15 178 -15 8

18 165 -19 11 5 1 8 218 -16 2

11 -13 2

11 195 -5 4

14 192 -20 4 16 187-19 8 7 -5 7 217 -11 1 4 217 -9 4 12 199-12 3

12 192 -17 4 17 191 -13 4 16 187 -31 6

2 -8 -3

4 245 -7 2 14 224 -15 5

17 204 -17 -1

13 238 -23 6

15 212 -25 3 11 240 -5 4

12 245 -17 6 13 238 -13 5 7 266 -17 4

13 -20 5 10 264 -20 3 11 253 -15 3 8 262 -8 3 8 280 -16 3 8 270 -14 4 4 276 -12 3 8 281 -12 5

220807/1800 SKYC TMPC WSYM SMSL PTND DWPC BRBK