528

534

                                  534

                                                                                       540

                                                                                  MON 220808/0600F000  PMSL(hPa), ESPESSURA 1000-500hPa

                                                                                     546

                                                                                     552

                                                                                   558

                                                                                     564

                                                            570

                                                                                      576

                                                                                  1012

                                                                                                               1016

1016

                              1016

                            1016

1016

1016

1020

                                                   1020

                             1020

                              1020

                                                           1024

1028

                                         1028

                                    1028

                           1032

-30

-20

-10

-70 -60 -50 -40

22 103 18 19 22 135 21 21 146 20

26 105 22

24 147 19

23 110 23 20 155 18 21 100

15 24 153 18

20 150 -9 20

23 159 19

24 132 21 20 10 17 10 20 159 18 24 165 21 20 8 18 13 21 13 20 -16 18

18 153 -3 18

24 148 -11 20 20 0 14 134 -23 16 +3 15 17 0 17

16 148 0 15

16 -2 15

14 -3 14

17 154 0 16

14 190 -1 13

15 139 12

16 141 12

4 +1 4 11 +4 3 21 123 +1 20 15 166 -13 10

15 170 -1 9

-1 388 -22 13 163 +8 9

8 163 3

8 198 5

3 262 +5 3 9 293 5 6 252 6 5 260 5

6 266 6

7 271 7 7 277 7

18 141 +8 11 14 134 +4 11

15 157 +13 14 15 151 +3 14 13 153 +2 9 14 177 +2 12 13 170 +10 13

6 246 +8 5 4 242 +1 4 3 252 -6 2 9 258 -5 8 7 251 -6 6

-2 +3 -16 18 148 +20 9 14 +5 7

11 210 +3 10 11 214 +12 10

13 191 -8 11 14 187 +3 12

14 173 +1 13

8 247 +7 4

6 249 +12 6 10 224 +5 5 10 205 -5 8

12 209 +5 10 12 203 +20 11

5 287 +8 3 5 255 +10 5

8 238 +8 7 9 2260 8

10 210 +17 9 10 224 +15 8

4 280 +8 1 4 267 +12 4 6 255+1 6

8 235 +1 6 8 234 0 6 8 244 +5 5

-4 +1 -5

2 297 +1 1 8 266 +4 5

8 244 +3 4 4 263+15 3 11 258 +3 6

6 287 +12 5 2 298 +8 2 6 287 +1 4 7 295 +4 5 4 304 +1 3 4 308 +7 3

220808/0600 SKYC TMPC WSYM SMSL PTND DWPC BRBK